
n@656: % Generated by IEEEtran.bst, version: 1.12 (2007/01/11)
n@656: \begin{thebibliography}{1}
n@656: \providecommand{\url}[1]{#1}
n@656: \csname url@samestyle\endcsname
n@656: \providecommand{\newblock}{\relax}
n@656: \providecommand{\bibinfo}[2]{#2}
n@656: \providecommand{\BIBentrySTDinterwordspacing}{\spaceskip=0pt\relax}
n@656: \providecommand{\BIBentryALTinterwordstretchfactor}{4}
n@656: \providecommand{\BIBentryALTinterwordspacing}{\spaceskip=\fontdimen2\font plus
n@656: \BIBentryALTinterwordstretchfactor\fontdimen3\font minus
n@656:   \fontdimen4\font\relax}
n@656: \providecommand{\BIBforeignlanguage}[2]{{%
n@656: \expandafter\ifx\csname l@#1\endcsname\relax
n@656: \typeout{** WARNING: IEEEtran.bst: No hyphenation pattern has been}%
n@656: \typeout{** loaded for the language `#1'. Using the pattern for}%
n@656: \typeout{** the default language instead.}%
n@656: \else
n@656: \language=\csname l@#1\endcsname
n@656: \fi
n@656: #2}}
n@656: \providecommand{\BIBdecl}{\relax}
n@656: \BIBdecl
n@656: 
n@656: \bibitem{deman2014b}
n@656: B.~De~Man and J.~D. Reiss, ``{APE}: {A}udio {P}erceptual {E}valuation toolbox
n@656:   for {MATLAB},'' in \emph{136th Convention of the Audio Engineering Society},
n@656:   April 2014.
n@656: 
n@656: \end{thebibliography}




