
Chris@0: LIBRARY  libsamplerate-0.dll
Chris@0: EXPORTS
Chris@0: 
Chris@0: src_new 				@1
Chris@0: src_delete				@2
Chris@0: 
Chris@0: src_get_name			@10
Chris@0: src_get_description		@11
Chris@0: src_get_version			@12
Chris@0: 
Chris@0: src_process				@20
Chris@0: src_reset				@21
Chris@0: src_set_ratio			@22
Chris@0: 
Chris@0: src_error				@30
Chris@0: src_strerror			@31
Chris@0: 
Chris@0: src_simple				@40
Chris@0: 
Chris@0: src_is_valid_ratio		@50
Chris@0: 
Chris@0: src_callback_new		@60
Chris@0: src_callback_read		@61
Chris@0: 
Chris@0: src_short_to_float_array	@70
Chris@0: src_float_to_short_array	@71
Chris@0: src_int_to_float_array		@80
Chris@0: src_float_to_int_array		@81




