
cannam@125: autogen definitions pipe_test.tpl;
cannam@125: 
cannam@125: data_type = { 
cannam@125: 	type_name	= short ;
cannam@125: 	};
cannam@125: 
cannam@125: data_type = { 
cannam@125: 	type_name	= float ;
cannam@125: 	};
cannam@125: 
cannam@125: data_type = { 
cannam@125: 	type_name 	= double ;
cannam@125: 	};
cannam@125: 




