
cannam@125: autogen definitions floating_point_test.tpl;
cannam@125: 
cannam@125: endian_type = {
cannam@125: 	end_name		= little ;
cannam@125: 	end_type		= SF_ENDIAN_LITTLE ;
cannam@125: 	} ;
cannam@125: 
cannam@125: endian_type = {
cannam@125: 	end_name		= big ;
cannam@125: 	end_type		= SF_ENDIAN_BIG ;
cannam@125: 	} ;
cannam@125: 
cannam@125: float_type = {
cannam@125: 	float_name		= float ;
cannam@125: 	minor_type		= SF_FORMAT_FLOAT ;
cannam@125: 	} ;
cannam@125: 
cannam@125: float_type = {
cannam@125: 	float_name		= double ;
cannam@125: 	minor_type		= SF_FORMAT_DOUBLE ;
cannam@125: 	} ;
cannam@125: 
cannam@125: int_type = {
cannam@125: 	int_name		= short ;
cannam@125: 	int_max			= "0x7FFF" ;
cannam@125: 	} ;
cannam@125: 
cannam@125: int_type = {
cannam@125: 	int_name		= int ;
cannam@125: 	int_max			= "0x7FFFFFFF" ;
cannam@125: 	} ;
cannam@125: 




