
cannam@85: autogen definitions floating_point_test.tpl;
cannam@85: 
cannam@85: endian_type = {
cannam@85: 	end_name		= little ;
cannam@85: 	end_type		= SF_ENDIAN_LITTLE ;
cannam@85: 	} ;
cannam@85: 
cannam@85: endian_type = {
cannam@85: 	end_name		= big ;
cannam@85: 	end_type		= SF_ENDIAN_BIG ;
cannam@85: 	} ;
cannam@85: 
cannam@85: float_type = {
cannam@85: 	float_name		= float ;
cannam@85: 	minor_type		= SF_FORMAT_FLOAT ;
cannam@85: 	} ;
cannam@85: 
cannam@85: float_type = {
cannam@85: 	float_name		= double ;
cannam@85: 	minor_type		= SF_FORMAT_DOUBLE ;
cannam@85: 	} ;
cannam@85: 
cannam@85: int_type = {
cannam@85: 	int_name		= short ;
cannam@85: 	int_max			= 0x7FFF ;
cannam@85: 	} ;
cannam@85: 
cannam@85: int_type = {
cannam@85: 	int_name		= int ;
cannam@85: 	int_max			= 0x7FFFFFFF ;
cannam@85: 	} ;
cannam@85: 




