
cannam@126: LIBRARY  libsamplerate-0.dll
cannam@126: EXPORTS
cannam@126: 
cannam@126: src_new 				@1
cannam@126: src_delete				@2
cannam@126: 
cannam@126: src_get_name			@10
cannam@126: src_get_description		@11
cannam@126: src_get_version			@12
cannam@126: 
cannam@126: src_process				@20
cannam@126: src_reset				@21
cannam@126: src_set_ratio			@22
cannam@126: 
cannam@126: src_error				@30
cannam@126: src_strerror			@31
cannam@126: 
cannam@126: src_simple				@40
cannam@126: 
cannam@126: src_is_valid_ratio		@50
cannam@126: 
cannam@126: src_callback_new		@60
cannam@126: src_callback_read		@61
cannam@126: 
cannam@126: src_short_to_float_array	@70
cannam@126: src_float_to_short_array	@71
cannam@126: src_int_to_float_array		@80
cannam@126: src_float_to_int_array		@81




