
cannam@85: LIBRARY  libsamplerate-0.dll
cannam@85: EXPORTS
cannam@85: 
cannam@85: src_new 				@1
cannam@85: src_delete				@2
cannam@85: 
cannam@85: src_get_name			@10
cannam@85: src_get_description		@11
cannam@85: src_get_version			@12
cannam@85: 
cannam@85: src_process				@20
cannam@85: src_reset				@21
cannam@85: src_set_ratio			@22
cannam@85: 
cannam@85: src_error				@30
cannam@85: src_strerror			@31
cannam@85: 
cannam@85: src_simple				@40
cannam@85: 
cannam@85: src_is_valid_ratio		@50
cannam@85: 
cannam@85: src_callback_new		@60
cannam@85: src_callback_read		@61
cannam@85: 
cannam@85: src_short_to_float_array	@70
cannam@85: src_float_to_short_array	@71
cannam@85: src_int_to_float_array		@80
cannam@85: src_float_to_int_array		@81




